                                                                                                                     Note:  Transmission Relative to Peak Value

                                                                                                                     Methane Filters Theoretical Profiles

                                                                                                        1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

                                                                                                    0

                                                                                                20

                                                                                                40

                                                                                                60

                                                                                                80

                                                                                            100

 CH4 short

 CH4 long

Transmission (%)

Wavelength ( m m)

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

                                                                                        1E-4

                                                                                        1E-3

                                                                                          0.01

                                                                                              0.1

                                                                                                    1

                                                                                                10

                                                                                            100

 CH4 short

 CH4 long

Wavelength ( m m)